From 7b2368b03d3a16adb60987dfe05b8fe509049671 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Joel Sherrill <joel.sherrill@OARcorp.com>
Date: Tue, 16 Oct 2001 13:16:53 +0000
Subject: 2001-10-16	Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>

	* setup.def: Bumped the gdb_patch_version to account for a configuration
	problem on psim where it could not be enabled for powerpc-RTEMS.
	* gdb/Makefile.am: Add i386-RTEMS and powerpc-RTEMS targets.
---
 scripts/setup.def | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'scripts/setup.def')

diff --git a/scripts/setup.def b/scripts/setup.def
index e2757837f9..1675a3c8d2 100644
--- a/scripts/setup.def
+++ b/scripts/setup.def
@@ -12,8 +12,8 @@ gcc_version=2.95.3
 gcc_patch_version=20010622a
 gccnewlib_rpm_release=1
 gdb_version=5.0
-gdb_patch_version=20010314
-gdb_rpm_release=4
+gdb_patch_version=20011015
+gdb_rpm_release=5
 rtems_version=ss-20000726
 rtems_rpm_release=1
 rpm_build_root=/tmp
-- 
cgit v1.2.3

